From 26f8fad1456fdc2b352cea9d3b4c32cb5f6ae947 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Kenneth Graunke <kenneth@whitecape.org>
Date: Thu, 18 Feb 2010 23:51:00 -0800
Subject: Remove _mesa_memset in favor of plain memset.

This may break the SUNOS4 build, but it's no longer relevant.
---
 src/mesa/drivers/windows/gdi/mesa.def | 1 -
 1 file changed, 1 deletion(-)

(limited to 'src/mesa/drivers/windows/gdi/mesa.def')

diff --git a/src/mesa/drivers/windows/gdi/mesa.def b/src/mesa/drivers/windows/gdi/mesa.def
index f82db88bc5..d7d6cfa4e2 100644
--- a/src/mesa/drivers/windows/gdi/mesa.def
+++ b/src/mesa/drivers/windows/gdi/mesa.def
@@ -899,7 +899,6 @@ EXPORTS
 	_mesa_init_renderbuffer
 	_mesa_initialize_context
 	_mesa_make_current
-	_mesa_memset
 	_mesa_new_array_object
 	_mesa_new_framebuffer
 	_mesa_new_program
-- 
cgit v1.2.3

